-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.197620885692
cusum  =  0.101208437212
eta  =  0.597390472581
hl_amp_ratio  =  0.46815904065
kurtosis  =  -0.289241564572
n_points  =  322
period  =  0.475569179643
period_SNR  =  34.6522602157
period_log10FAP  =  -33.7009249441
period_uncertainty  =  6.21269252539e-05
phase_cusum  =  0.270947972504
phase_eta  =  0.528670465663
phi21  =  -0.0174117594097
phi31  =  0.933857174142
quartile31  =  0.2675
r21  =  0.351197606765
r31  =  0.236378400703
shapiro_w  =  0.951547920704
skewness  =  -0.568061418934
slope_per10  =  -0.108238811066
slope_per90  =  0.113701133941
stetson_k  =  0.738880894052
weighted_mean  =  15.9831016918
weighted_std  =  0.18548045942
