-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.360653482217
cusum  =  0.146502720033
eta  =  0.510602353386
hl_amp_ratio  =  0.393690257304
kurtosis  =  -0.843240732233
n_points  =  355
period  =  0.46941703611
period_SNR  =  50.7967142257
period_log10FAP  =  -56.649880085
period_uncertainty  =  5.87770513841e-05
phase_cusum  =  0.260545316012
phase_eta  =  0.0794569640474
phi21  =  0.728132400479
phi31  =  1.75666442946
quartile31  =  0.48
r21  =  0.393118387164
r31  =  0.211003123535
shapiro_w  =  0.896104574203
skewness  =  -0.658609283607
slope_per10  =  -0.0769673288824
slope_per90  =  0.176088288076
stetson_k  =  0.763964054191
weighted_mean  =  14.5709708515
weighted_std  =  0.282306664835
