-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.220720936713
cusum  =  0.149997953682
eta  =  0.679103910839
hl_amp_ratio  =  0.528983289093
kurtosis  =  0.210601205818
n_points  =  127
period  =  0.531027101246
period_SNR  =  18.2590575091
period_log10FAP  =  -12.4866685214
period_uncertainty  =  9.29604223913e-05
phase_cusum  =  0.259219548597
phase_eta  =  0.429616148207
phi21  =  -1.0982950515
phi31  =  -0.34504226553
quartile31  =  0.25
r21  =  0.406793637485
r31  =  0.299569588957
shapiro_w  =  0.966888725758
skewness  =  -0.542977480599
slope_per10  =  -0.331347662797
slope_per90  =  0.236336552346
stetson_k  =  0.760758321622
weighted_mean  =  14.9802870657
weighted_std  =  0.184131444938
