-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.248182719661
cusum  =  0.154469760262
eta  =  0.506246609666
hl_amp_ratio  =  0.551526930257
kurtosis  =  -0.200251839435
n_points  =  406
period  =  0.569845931889
period_SNR  =  44.5888563589
period_log10FAP  =  -47.0090047622
period_uncertainty  =  8.82169089415e-05
phase_cusum  =  0.2226758659
phase_eta  =  0.226012344397
phi21  =  0.991270471468
phi31  =  2.34473048796
quartile31  =  0.32
r21  =  0.529781226633
r31  =  0.323553945622
shapiro_w  =  0.952855706215
skewness  =  -0.679774190772
slope_per10  =  -0.11354568447
slope_per90  =  0.160900499729
stetson_k  =  0.775891414736
weighted_mean  =  13.1760070524
weighted_std  =  0.22410580558
