-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.277694474619
cusum  =  0.130468956454
eta  =  0.556983303714
hl_amp_ratio  =  0.329463710904
kurtosis  =  -0.541091715377
n_points  =  307
period  =  0.553373292465
period_SNR  =  38.4531151787
period_log10FAP  =  -38.9958926128
period_uncertainty  =  8.52392644899e-05
phase_cusum  =  0.2253202331
phase_eta  =  0.222618174251
phi21  =  1.00106899313
phi31  =  2.12720523484
quartile31  =  0.35
r21  =  0.424937889448
r31  =  0.316692202052
shapiro_w  =  0.909132957458
skewness  =  -0.752058133432
slope_per10  =  -0.174787801173
slope_per90  =  0.169446620701
stetson_k  =  0.753689850154
weighted_mean  =  13.0346491365
weighted_std  =  0.254816336108
