-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.252211044191
cusum  =  0.148958755867
eta  =  0.662950455859
hl_amp_ratio  =  0.829440217791
kurtosis  =  -1.32609929122
n_points  =  389
period  =  0.306498530736
period_SNR  =  62.1517626811
period_log10FAP  =  -67.4107976196
period_uncertainty  =  2.61401539314e-05
phase_cusum  =  0.295231764884
phase_eta  =  0.236262348984
phi21  =  -1.78545341702
phi31  =  -0.649334770474
quartile31  =  0.36
r21  =  0.145768875197
r31  =  0.0858809034644
shapiro_w  =  0.939128994942
skewness  =  -0.0928558755318
slope_per10  =  -0.0574677490723
slope_per90  =  0.0857445480967
stetson_k  =  0.880170686022
weighted_mean  =  16.9960836643
weighted_std  =  0.18370711508
