-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.38935026035
cusum  =  0.153265220028
eta  =  0.57625144324
hl_amp_ratio  =  0.322550315765
kurtosis  =  -0.52613741761
n_points  =  347
period  =  0.492990053416
period_SNR  =  44.7692781698
period_log10FAP  =  -44.28949823
period_uncertainty  =  6.8573702578e-05
phase_cusum  =  0.29482431715
phase_eta  =  0.151099587952
phi21  =  0.816229713792
phi31  =  1.71875484532
quartile31  =  0.51
r21  =  0.452282734235
r31  =  0.315964437205
shapiro_w  =  0.886946618557
skewness  =  -0.827247863491
slope_per10  =  -0.097589360119
slope_per90  =  0.126809192247
stetson_k  =  0.688976665836
weighted_mean  =  16.2391369848
weighted_std  =  0.349073652815
