-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.39


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.266298617778
cusum  =  0.243688500929
eta  =  0.467483214902
hl_amp_ratio  =  0.821079340331
kurtosis  =  -1.31253328311
n_points  =  121
period  =  1.58929852682
period_SNR  =  19.2460598436
period_log10FAP  =  -13.0450618191
period_uncertainty  =  0.000832442355692
phase_cusum  =  0.298262486977
phase_eta  =  0.236265757789
phi21  =  -1.29180398471
phi31  =  -5.33625772556
quartile31  =  0.46
r21  =  0.251055766346
r31  =  0.172910282064
shapiro_w  =  0.933797240257
skewness  =  -0.16383806425
slope_per10  =  -0.798410859018
slope_per90  =  0.674563149007
stetson_k  =  0.885884968161
weighted_mean  =  14.132654321
weighted_std  =  0.251112569342
