-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.191329676764
cusum  =  0.249748891973
eta  =  0.940977941539
hl_amp_ratio  =  0.876586495769
kurtosis  =  -0.329161618331
n_points  =  234
period  =  0.596958810277
period_SNR  =  25.237493151
period_log10FAP  =  -15.9577843251
period_uncertainty  =  9.83069010307e-05
phase_cusum  =  0.263044498825
phase_eta  =  1.00151525099
phi21  =  -2.24617381188
phi31  =  -1.19647587527
quartile31  =  0.3
r21  =  0.472026027988
r31  =  0.292246844755
shapiro_w  =  0.992489755154
skewness  =  -0.0536413306353
slope_per10  =  -0.0755610581941
slope_per90  =  0.101527561731
stetson_k  =  0.738570740113
weighted_mean  =  17.5046884959
weighted_std  =  0.20600551079
