-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.337793361401
cusum  =  0.132283143074
eta  =  0.481461627275
hl_amp_ratio  =  0.383690601196
kurtosis  =  0.785736405379
n_points  =  328
period  =  0.526791251174
period_SNR  =  38.699145448
period_log10FAP  =  -37.886137169
period_uncertainty  =  9.27885041425e-05
phase_cusum  =  0.208626195117
phase_eta  =  0.329830976253
phi21  =  0.540297136115
phi31  =  1.20143160768
quartile31  =  0.27
r21  =  0.36323031023
r31  =  0.233248116195
shapiro_w  =  0.886597633362
skewness  =  -1.18453247747
slope_per10  =  -0.0802358080937
slope_per90  =  0.122116561085
stetson_k  =  0.705711725948
weighted_mean  =  12.4480470348
weighted_std  =  0.242541438781
