-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.375393902154
cusum  =  0.132590458358
eta  =  0.545585409316
hl_amp_ratio  =  0.29251575846
kurtosis  =  -0.65671911693
n_points  =  455
period  =  0.539652165874
period_SNR  =  54.3202128563
period_log10FAP  =  -60.1435576639
period_uncertainty  =  7.91929116328e-05
phase_cusum  =  0.242312465343
phase_eta  =  0.0787247482666
phi21  =  0.712666026979
phi31  =  -1.53206884639
quartile31  =  0.48
r21  =  0.45187965194
r31  =  0.333052015063
shapiro_w  =  0.855411887169
skewness  =  -0.846548038099
slope_per10  =  -0.105837766342
slope_per90  =  0.114882144252
stetson_k  =  0.727101109988
weighted_mean  =  15.3735962643
weighted_std  =  0.333856430785
