-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.72


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.302241750969
cusum  =  0.136102678678
eta  =  0.522212195531
hl_amp_ratio  =  0.432531220152
kurtosis  =  -0.358094372369
n_points  =  388
period  =  0.508632611789
period_SNR  =  37.9783107094
period_log10FAP  =  -41.2318551193
period_uncertainty  =  9.7449868327e-05
phase_cusum  =  0.203158076119
phase_eta  =  0.604480239953
phi21  =  0.840580233862
phi31  =  -1.21034199757
quartile31  =  0.46
r21  =  0.26559869984
r31  =  0.0837764979093
shapiro_w  =  0.923234939575
skewness  =  -0.742966394546
slope_per10  =  -0.053323866611
slope_per90  =  0.0980219627601
stetson_k  =  0.752075423546
weighted_mean  =  14.4387023801
weighted_std  =  0.292332593814
