-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.292469259409
cusum  =  0.110023447409
eta  =  0.748704625808
hl_amp_ratio  =  0.365651887658
kurtosis  =  -0.303315886012
n_points  =  266
period  =  0.471590981595
period_SNR  =  36.9480460827
period_log10FAP  =  -27.4917397386
period_uncertainty  =  6.3443872059e-05
phase_cusum  =  0.191533204015
phase_eta  =  0.548648937485
phi21  =  0.620199215894
phi31  =  -1.35242171492
quartile31  =  0.38
r21  =  0.488490003909
r31  =  0.161725212742
shapiro_w  =  0.916449308395
skewness  =  -0.72472167239
slope_per10  =  -0.0953668674631
slope_per90  =  0.103339864867
stetson_k  =  0.723214247809
weighted_mean  =  15.2881795167
weighted_std  =  0.279208772534
