-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.347617998147
cusum  =  0.0979034243573
eta  =  0.646978690827
hl_amp_ratio  =  0.485070262343
kurtosis  =  -0.332019963248
n_points  =  436
period  =  0.482996315734
period_SNR  =  49.3680727548
period_log10FAP  =  -52.5229160406
period_uncertainty  =  6.33753639475e-05
phase_cusum  =  0.226254510414
phase_eta  =  0.586852328122
phi21  =  -2.32094216858
phi31  =  -1.55793752417
quartile31  =  0.4125
r21  =  0.377974453257
r31  =  0.236786720142
shapiro_w  =  0.919778466225
skewness  =  -0.776295670107
slope_per10  =  -0.0454691110508
slope_per90  =  0.0771860131976
stetson_k  =  0.770330050006
weighted_mean  =  15.3607748886
weighted_std  =  0.30301505103
