-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.67


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.145431236134
cusum  =  0.220042390171
eta  =  0.399748216961
hl_amp_ratio  =  1.00468452728
kurtosis  =  -0.432409264578
n_points  =  164
period  =  0.296162218905
period_SNR  =  20.1055461067
period_log10FAP  =  -17.9765027538
period_uncertainty  =  2.1828798269e-05
phase_cusum  =  0.262766232374
phase_eta  =  0.590592758371
phi21  =  -3.92152429002
phi31  =  -5.37864689288
quartile31  =  0.1725
r21  =  0.192054250205
r31  =  0.138897377003
shapiro_w  =  0.988607943058
skewness  =  -0.152963223688
slope_per10  =  -0.151935293845
slope_per90  =  0.164483337129
stetson_k  =  0.82554349718
weighted_mean  =  12.8191734694
weighted_std  =  0.120581205216
