-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.175287853966
cusum  =  0.144688592735
eta  =  0.518456208839
hl_amp_ratio  =  0.882473479724
kurtosis  =  -0.782780041367
n_points  =  384
period  =  0.405757561306
period_SNR  =  48.6652005874
period_log10FAP  =  -53.6829646149
period_uncertainty  =  4.58131115382e-05
phase_cusum  =  0.246227015419
phase_eta  =  0.468505832688
phi21  =  -1.15622624264
phi31  =  0.0736400982018
quartile31  =  0.25
r21  =  0.303027425408
r31  =  0.171242722286
shapiro_w  =  0.962115466595
skewness  =  -0.34429053622
slope_per10  =  -0.0708773896913
slope_per90  =  0.0810771826068
stetson_k  =  0.868984421421
weighted_mean  =  13.2773466725
weighted_std  =  0.153215519843
