-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.57


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.306014833504
cusum  =  0.130766343225
eta  =  0.79519183579
hl_amp_ratio  =  0.566884134356
kurtosis  =  -0.311310084969
n_points  =  132
period  =  0.459004573625
period_SNR  =  17.6372497871
period_log10FAP  =  -10.6182407842
period_uncertainty  =  6.94451379375e-05
phase_cusum  =  0.322091265276
phase_eta  =  0.53842821525
phi21  =  0.87058133848
phi31  =  4.84597454799
quartile31  =  0.415
r21  =  0.232315662973
r31  =  0.167849394546
shapiro_w  =  0.927462756634
skewness  =  -0.737523080677
slope_per10  =  -0.117829628441
slope_per90  =  0.219416668018
stetson_k  =  0.778547727215
weighted_mean  =  14.5046663963
weighted_std  =  0.284645789991
