-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.79


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.295672271577
cusum  =  0.184053908245
eta  =  0.607216101525
hl_amp_ratio  =  1.70401418437
kurtosis  =  -1.22555855254
n_points  =  236
period  =  0.377305202239
period_SNR  =  38.0904441649
period_log10FAP  =  -34.3661472181
period_uncertainty  =  7.04157541284e-05
phase_cusum  =  0.259398322752
phase_eta  =  0.398829021722
phi21  =  -0.0969177613397
phi31  =  -1.21299036837
quartile31  =  0.42
r21  =  0.120587322307
r31  =  0.110656831602
shapiro_w  =  0.934591829777
skewness  =  0.146247461562
slope_per10  =  -0.143053409463
slope_per90  =  0.119004714339
stetson_k  =  0.864562789085
weighted_mean  =  11.9677436321
weighted_std  =  0.225898736867
