-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.32010888219
cusum  =  0.113785565399
eta  =  0.602338914266
hl_amp_ratio  =  0.40898488711
kurtosis  =  -0.50674341991
n_points  =  139
period  =  0.625030358394
period_SNR  =  23.1693593112
period_log10FAP  =  -16.9566403232
period_uncertainty  =  9.31421462296e-05
phase_cusum  =  0.276982137201
phase_eta  =  0.109783896813
phi21  =  0.772430821084
phi31  =  -1.32071543309
quartile31  =  0.405
r21  =  0.546847536272
r31  =  0.276174235195
shapiro_w  =  0.909175276756
skewness  =  -0.773264933458
slope_per10  =  -0.190189915256
slope_per90  =  0.452826785418
stetson_k  =  0.727626405668
weighted_mean  =  14.4473460863
weighted_std  =  0.279283162417
