-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.278139676349
cusum  =  0.141351012943
eta  =  0.583256004329
hl_amp_ratio  =  0.379340473686
kurtosis  =  -0.261236023617
n_points  =  212
period  =  0.562878837
period_SNR  =  25.6174418344
period_log10FAP  =  -22.6423465917
period_uncertainty  =  8.45823840236e-05
phase_cusum  =  0.289790427386
phase_eta  =  0.157579816671
phi21  =  0.911113554561
phi31  =  2.12315270192
quartile31  =  0.31
r21  =  0.506107040318
r31  =  0.310022947455
shapiro_w  =  0.919144511223
skewness  =  -0.803901113764
slope_per10  =  -0.152479256916
slope_per90  =  0.44802582516
stetson_k  =  0.742495658131
weighted_mean  =  13.4628887135
weighted_std  =  0.209440995582
