-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.288889347154
cusum  =  0.101086614116
eta  =  0.671926704101
hl_amp_ratio  =  0.523692145144
kurtosis  =  -0.439610900912
n_points  =  671
period  =  0.481251960184
period_SNR  =  75.221286039
period_log10FAP  =  -95.8458506097
period_uncertainty  =  7.62399491359e-05
phase_cusum  =  0.214226606806
phase_eta  =  0.350988690866
phi21  =  0.946222909144
phi31  =  1.9824664288
quartile31  =  0.38
r21  =  0.375274499245
r31  =  0.166874872731
shapiro_w  =  0.956805706024
skewness  =  -0.473808812421
slope_per10  =  -0.0423541573037
slope_per90  =  0.0386734062966
stetson_k  =  0.789493070548
weighted_mean  =  13.8882449911
weighted_std  =  0.250924870683
