-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.39


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.274217909507
cusum  =  0.173831572101
eta  =  1.00364505187
hl_amp_ratio  =  1.29991684499
kurtosis  =  -1.19803811911
n_points  =  60
period  =  1.23145187311
period_SNR  =  11.2481763491
period_log10FAP  =  -3.7099182806
period_uncertainty  =  0.00043769398567
phase_cusum  =  0.338180364711
phase_eta  =  0.459970741077
phi21  =  2.27098007316
phi31  =  3.19553904848
quartile31  =  0.4325
r21  =  0.0423341439661
r31  =  0.231431498818
shapiro_w  =  0.94007152319
skewness  =  0.225713697747
slope_per10  =  -0.437977279515
slope_per90  =  0.518057851969
stetson_k  =  0.844549205887
weighted_mean  =  16.1087484275
weighted_std  =  0.230462967453
