-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.259712753444
cusum  =  0.16756876934
eta  =  1.94601354409
hl_amp_ratio  =  1.98205260226
kurtosis  =  0.480121024693
n_points  =  54
period  =  0.0306940968458
period_SNR  =  8.87870301589
period_log10FAP  =  -7.77591762091e-05
period_uncertainty  =  2.44296115563e-07
phase_cusum  =  0.204115375384
phase_eta  =  1.28181243715
phi21  =  -1.27854544486
phi31  =  -3.94579350695
quartile31  =  0.435
r21  =  0.0521878581069
r31  =  0.0961205839266
shapiro_w  =  0.937130630016
skewness  =  0.883738723963
slope_per10  =  -0.0127171077968
slope_per90  =  0.0186073307417
stetson_k  =  0.776133293676
weighted_mean  =  11.2096296296
weighted_std  =  0.279065656439
