-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.195662592125
cusum  =  0.117545001693
eta  =  0.416914044689
hl_amp_ratio  =  1.02730473056
kurtosis  =  -1.42837982995
n_points  =  384
period  =  0.33231089544
period_SNR  =  62.8926401866
period_log10FAP  =  -72.3790724038
period_uncertainty  =  3.07262832095e-05
phase_cusum  =  0.225576694409
phase_eta  =  0.099320003588
phi21  =  -1.51289053659
phi31  =  -1.59008274074
quartile31  =  0.3
r21  =  0.0593302671881
r31  =  0.0694861465594
shapiro_w  =  0.91951161623
skewness  =  0.0546834796408
slope_per10  =  -0.0918242239485
slope_per90  =  0.11111060925
stetson_k  =  0.892848810569
weighted_mean  =  14.7748316934
weighted_std  =  0.145318575907
