-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.299202822015
cusum  =  0.131139668998
eta  =  0.565662332245
hl_amp_ratio  =  0.382895401089
kurtosis  =  -0.492128948052
n_points  =  374
period  =  0.447860062811
period_SNR  =  36.6487054173
period_log10FAP  =  -37.3566982865
period_uncertainty  =  5.62581737508e-05
phase_cusum  =  0.227529025445
phase_eta  =  0.658452870429
phi21  =  1.08832628721
phi31  =  1.26066459706
quartile31  =  0.4075
r21  =  0.309546040659
r31  =  0.182202838635
shapiro_w  =  0.914383888245
skewness  =  -0.757169099853
slope_per10  =  -0.0557808618882
slope_per90  =  0.0977903780883
stetson_k  =  0.735664447235
weighted_mean  =  14.2178626499
weighted_std  =  0.287142776145
