-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.57


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.391258024416
cusum  =  0.230998302358
eta  =  0.640564693708
hl_amp_ratio  =  0.398077680381
kurtosis  =  -1.08371798757
n_points  =  113
period  =  0.321580515593
period_SNR  =  15.5355723083
period_log10FAP  =  -10.4913155095
period_uncertainty  =  2.98478298091e-05
phase_cusum  =  0.304173818845
phase_eta  =  0.347532046328
phi21  =  0.650544440975
phi31  =  2.01469464048
quartile31  =  0.6
r21  =  0.431078329002
r31  =  0.0400585958844
shapiro_w  =  0.910310447216
skewness  =  -0.511632584007
slope_per10  =  -0.106110775501
slope_per90  =  0.2271200018
stetson_k  =  0.761277102527
weighted_mean  =  16.0709988822
weighted_std  =  0.33172851646
