-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.346247371989
cusum  =  0.194294955131
eta  =  0.610075735342
hl_amp_ratio  =  0.3430657621
kurtosis  =  -0.345355821774
n_points  =  302
period  =  0.477049398363
period_SNR  =  40.9068605216
period_log10FAP  =  -36.43616376
period_uncertainty  =  5.13895727565e-05
phase_cusum  =  0.271300361592
phase_eta  =  0.176420032265
phi21  =  -2.31206592602
phi31  =  -4.29139235389
quartile31  =  0.4375
r21  =  0.480670035128
r31  =  0.28167803806
shapiro_w  =  0.900460541248
skewness  =  -0.832220212057
slope_per10  =  -0.089633585684
slope_per90  =  0.16313131609
stetson_k  =  0.718273904325
weighted_mean  =  15.6659739307
weighted_std  =  0.289703923093
