-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.58


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.157496818841
cusum  =  0.106248358962
eta  =  0.621595159532
hl_amp_ratio  =  1.36110529394
kurtosis  =  -1.39873254439
n_points  =  342
period  =  0.29485803389
period_SNR  =  45.1655694605
period_log10FAP  =  -48.7558140649
period_uncertainty  =  4.84151656498e-05
phase_cusum  =  0.26434936355
phase_eta  =  0.504587011614
phi21  =  -1.15597891352
phi31  =  -2.58410482296
quartile31  =  0.24
r21  =  0.0231997905479
r31  =  0.196062370617
shapiro_w  =  0.925888478756
skewness  =  0.136890443169
slope_per10  =  -0.0641210332449
slope_per90  =  0.0583551885695
stetson_k  =  0.887079211352
weighted_mean  =  14.076060176
weighted_std  =  0.131332463915
