-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.66


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.277176855312
cusum  =  0.136063109051
eta  =  0.79506822541
hl_amp_ratio  =  0.406765399071
kurtosis  =  -0.692259347347
n_points  =  146
period  =  0.44292360317
period_SNR  =  16.6559793052
period_log10FAP  =  -11.4708371894
period_uncertainty  =  9.09974568676e-05
phase_cusum  =  0.318976533484
phase_eta  =  0.513044024698
phi21  =  4.45263467949
phi31  =  5.77074483548
quartile31  =  0.4075
r21  =  0.281055653605
r31  =  0.278024020947
shapiro_w  =  0.921142578125
skewness  =  -0.658570601916
slope_per10  =  -0.117410212232
slope_per90  =  0.224599154669
stetson_k  =  0.745293498214
weighted_mean  =  14.5026458635
weighted_std  =  0.275835865171
