-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.262367461074
cusum  =  0.200330596525
eta  =  0.531474035394
hl_amp_ratio  =  0.666909742422
kurtosis  =  -1.01858453136
n_points  =  420
period  =  0.518838433524
period_SNR  =  47.3882492146
period_log10FAP  =  -45.8020061411
period_uncertainty  =  7.56986349763e-05
phase_cusum  =  0.23234760251
phase_eta  =  0.432283411887
phi21  =  1.22420883151
phi31  =  2.69648325415
quartile31  =  0.43
r21  =  0.565362622611
r31  =  0.286733644719
shapiro_w  =  0.959742248058
skewness  =  -0.243767750309
slope_per10  =  -0.0557686106288
slope_per90  =  0.0756131731791
stetson_k  =  0.814926174633
weighted_mean  =  14.3039539157
weighted_std  =  0.257427782332
