-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.21


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.394143965005
cusum  =  0.235785904928
eta  =  1.96516718245
hl_amp_ratio  =  0.716256791087
kurtosis  =  0.908220716341
n_points  =  19
period  =  0.223323655224
period_SNR  =  6.50722746558
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  1.27986506939e-05
phase_cusum  =  0.338058647952
phase_eta  =  1.12611403367
phi21  =  -2.20491252859
phi31  =  -3.31851076465
quartile31  =  0.36
r21  =  0.259231004648
r31  =  0.522628668213
shapiro_w  =  0.920857608318
skewness  =  -0.989468711586
slope_per10  =  -0.101313652206
slope_per90  =  0.24528000659
stetson_k  =  0.75465907955
weighted_mean  =  14.1660739714
weighted_std  =  0.340564108669
