-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.34


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.245475557903
cusum  =  0.184759047667
eta  =  0.526981978138
hl_amp_ratio  =  0.938797008725
kurtosis  =  -0.728861048138
n_points  =  156
period  =  0.422473903338
period_SNR  =  21.446109753
period_log10FAP  =  -17.0826235975
period_uncertainty  =  5.64080739382e-05
phase_cusum  =  0.224515831246
phase_eta  =  0.480033092468
phi21  =  -2.07292030187
phi31  =  -3.00774705965
quartile31  =  0.325
r21  =  0.270534741197
r31  =  0.141963038933
shapiro_w  =  0.95715290308
skewness  =  -0.34810551302
slope_per10  =  -0.0888540937501
slope_per90  =  0.219033337198
stetson_k  =  0.808831075738
weighted_mean  =  12.7490044067
weighted_std  =  0.21846099039
