-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.307993856509
cusum  =  0.260034984775
eta  =  0.692812359201
hl_amp_ratio  =  0.376982835756
kurtosis  =  0.000270786817509
n_points  =  111
period  =  0.473903498153
period_SNR  =  18.5205516771
period_log10FAP  =  -11.327991708
period_uncertainty  =  8.10202269459e-05
phase_cusum  =  0.334499590601
phase_eta  =  0.209731567468
phi21  =  -2.22432668628
phi31  =  -4.113763704
quartile31  =  0.37
r21  =  0.520312220025
r31  =  0.271093554678
shapiro_w  =  0.9127830863
skewness  =  -0.909056262906
slope_per10  =  -0.223921626891
slope_per90  =  0.325666662926
stetson_k  =  0.687557405283
weighted_mean  =  14.9158974697
weighted_std  =  0.281364761798
