-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.373065451352
cusum  =  0.140908300364
eta  =  0.474742242352
hl_amp_ratio  =  0.422570658099
kurtosis  =  0.246104657285
n_points  =  191
period  =  0.497688021713
period_SNR  =  23.8681961665
period_log10FAP  =  -23.0928523543
period_uncertainty  =  7.14740394598e-05
phase_cusum  =  0.303464368321
phase_eta  =  0.10294922312
phi21  =  -2.31292177533
phi31  =  -1.31353773995
quartile31  =  0.405
r21  =  0.436762598933
r31  =  0.307731933062
shapiro_w  =  0.895936727524
skewness  =  -1.00333795886
slope_per10  =  -0.148161103523
slope_per90  =  0.289838216696
stetson_k  =  0.751497508739
weighted_mean  =  15.5069389642
weighted_std  =  0.283850569082
