-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.163906902332
cusum  =  0.159430648339
eta  =  0.607955078124
hl_amp_ratio  =  0.987035657731
kurtosis  =  -0.226929341086
n_points  =  326
period  =  0.339341739563
period_SNR  =  38.0051885903
period_log10FAP  =  -38.8672742433
period_uncertainty  =  3.12607545073e-05
phase_cusum  =  0.228652073178
phase_eta  =  0.614944545022
phi21  =  1.23035500578
phi31  =  4.91151070878
quartile31  =  0.19
r21  =  0.15094757897
r31  =  0.0363449711513
shapiro_w  =  0.994274139404
skewness  =  -0.0478478164679
slope_per10  =  -0.0471403367207
slope_per90  =  0.0900605897233
stetson_k  =  0.819071659191
weighted_mean  =  12.494663585
weighted_std  =  0.138382420202
