-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.358211681852
cusum  =  0.104491843349
eta  =  0.520754372588
hl_amp_ratio  =  0.380866269374
kurtosis  =  -0.965975035742
n_points  =  417
period  =  0.570076669873
period_SNR  =  55.6284994057
period_log10FAP  =  -57.3062301013
period_uncertainty  =  9.13877338791e-05
phase_cusum  =  0.248196256203
phase_eta  =  0.11843754547
phi21  =  -2.26430064667
phi31  =  -4.21153208423
quartile31  =  0.52
r21  =  0.476511362559
r31  =  0.298008424612
shapiro_w  =  0.91646617651
skewness  =  -0.55633739253
slope_per10  =  -0.0834649714144
slope_per90  =  0.163873504517
stetson_k  =  0.775196442292
weighted_mean  =  13.7091569466
weighted_std  =  0.305101680596
