-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.66


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.233829097055
cusum  =  0.104100488499
eta  =  0.57193860919
hl_amp_ratio  =  1.32251467179
kurtosis  =  -1.25675393376
n_points  =  255
period  =  0.355961398873
period_SNR  =  49.3685254038
period_log10FAP  =  -44.1114242201
period_uncertainty  =  4.66386083309e-05
phase_cusum  =  0.265629805621
phase_eta  =  0.112777029395
phi21  =  1.45091057611
phi31  =  1.5421438266
quartile31  =  0.3
r21  =  0.0988725638992
r31  =  0.0890190600119
shapiro_w  =  0.941120505333
skewness  =  0.210847899282
slope_per10  =  -0.183946518744
slope_per90  =  0.154656811653
stetson_k  =  0.881574095675
weighted_mean  =  13.1043043788
weighted_std  =  0.166047132835
