-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.312583630794
cusum  =  0.185996495669
eta  =  0.585181100993
hl_amp_ratio  =  0.187274971989
kurtosis  =  1.23131734687
n_points  =  114
period  =  0.485357099693
period_SNR  =  11.3270781534
period_log10FAP  =  -7.00151718352
period_uncertainty  =  6.90486981623e-05
phase_cusum  =  0.270501260199
phase_eta  =  0.983632855346
phi21  =  0.895440634717
phi31  =  -0.978794551202
quartile31  =  0.305
r21  =  0.383655892887
r31  =  0.2015615981
shapiro_w  =  0.822431981564
skewness  =  -1.38984791699
slope_per10  =  -0.141850697212
slope_per90  =  0.341199997347
stetson_k  =  0.642705597825
weighted_mean  =  15.21668098
weighted_std  =  0.269550245224
