-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.00752918123983
cusum  =  0.113211844866
eta  =  1.70919469637
hl_amp_ratio  =  0.921654877733
kurtosis  =  2.08758562613
n_points  =  402
period  =  0.371390773644
period_SNR  =  14.7545690285
period_log10FAP  =  -3.49092639912
period_uncertainty  =  3.8596480867e-05
phase_cusum  =  0.119567694989
phase_eta  =  2.00054452575
phi21  =  1.86494281568
phi31  =  1.16872992096
quartile31  =  0.02
r21  =  0.210309094849
r31  =  0.0343898083443
shapiro_w  =  0.938781201839
skewness  =  -0.581306848993
slope_per10  =  -0.172237538244
slope_per90  =  0.19082962924
stetson_k  =  0.774747007904
weighted_mean  =  15.2250721354
weighted_std  =  0.0169838200661
