-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.154290735875
cusum  =  0.0883724099293
eta  =  0.60777907426
hl_amp_ratio  =  0.534430193188
kurtosis  =  -0.659536053332
n_points  =  382
period  =  0.586085432485
period_SNR  =  46.2500548322
period_log10FAP  =  -47.1144928659
period_uncertainty  =  9.55844228994e-05
phase_cusum  =  0.230204534657
phase_eta  =  0.266592558334
phi21  =  -2.30100537751
phi31  =  -1.34648037208
quartile31  =  0.2175
r21  =  0.442580942543
r31  =  0.321044144309
shapiro_w  =  0.924763441086
skewness  =  -0.650796208801
slope_per10  =  -0.134109279881
slope_per90  =  0.188203566682
stetson_k  =  0.802194046351
weighted_mean  =  16.3688240815
weighted_std  =  0.137816789179
