-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.346869215043
cusum  =  0.114392032037
eta  =  0.601595123196
hl_amp_ratio  =  0.223407970981
kurtosis  =  -0.373327891877
n_points  =  433
period  =  0.494568093703
period_SNR  =  55.554338418
period_log10FAP  =  -54.9795492835
period_uncertainty  =  6.87129185935e-05
phase_cusum  =  0.293054258916
phase_eta  =  0.214588538288
phi21  =  0.764342851554
phi31  =  -1.45817742565
quartile31  =  0.47
r21  =  0.486932626847
r31  =  0.38147850528
shapiro_w  =  0.853266239166
skewness  =  -0.943838058033
slope_per10  =  -0.0851774453589
slope_per90  =  0.130316179311
stetson_k  =  0.69449902862
weighted_mean  =  14.106125352
weighted_std  =  0.319348559642
