-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.369927176841
cusum  =  0.154891364782
eta  =  0.481951211403
hl_amp_ratio  =  0.486824160651
kurtosis  =  -0.47912538553
n_points  =  369
period  =  0.437785077859
period_SNR  =  39.9839721847
period_log10FAP  =  -41.0700116714
period_uncertainty  =  5.41063234474e-05
phase_cusum  =  0.230957263225
phase_eta  =  0.659526171009
phi21  =  0.979868419446
phi31  =  2.3311418747
quartile31  =  0.49
r21  =  0.433426267029
r31  =  0.17666883057
shapiro_w  =  0.915361523628
skewness  =  -0.766051828759
slope_per10  =  -0.0444529501945
slope_per90  =  0.0713246561441
stetson_k  =  0.772496263901
weighted_mean  =  12.7837149321
weighted_std  =  0.330772303747
