-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.339383258161
cusum  =  0.154418784425
eta  =  0.72258432077
hl_amp_ratio  =  0.5559823893
kurtosis  =  -0.452663827286
n_points  =  189
period  =  0.472887652003
period_SNR  =  23.0839146056
period_log10FAP  =  -19.0400323455
period_uncertainty  =  6.45280907778e-05
phase_cusum  =  0.223944704213
phase_eta  =  0.435420059019
phi21  =  3.88118227151
phi31  =  4.88601933238
quartile31  =  0.34
r21  =  0.47128170055
r31  =  0.284405980243
shapiro_w  =  0.936286091805
skewness  =  -0.690974970357
slope_per10  =  -0.0951678313508
slope_per90  =  0.146489992272
stetson_k  =  0.772183671619
weighted_mean  =  16.6721689893
weighted_std  =  0.259678741699
