-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.39178644243
cusum  =  0.197244335036
eta  =  0.480470639489
hl_amp_ratio  =  0.364357208699
kurtosis  =  -0.89333478287
n_points  =  282
period  =  0.469363597608
period_SNR  =  40.1036804354
period_log10FAP  =  -37.4842507156
period_uncertainty  =  4.79848287597e-05
phase_cusum  =  0.230675520221
phase_eta  =  0.101784645857
phi21  =  -2.33144028815
phi31  =  -1.2773423275
quartile31  =  0.5775
r21  =  0.500222836645
r31  =  0.293009726169
shapiro_w  =  0.89383494854
skewness  =  -0.671994538068
slope_per10  =  -0.107742213803
slope_per90  =  0.237580727259
stetson_k  =  0.75000155788
weighted_mean  =  13.8533337528
weighted_std  =  0.347217758277
