-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.79


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.371153235972
cusum  =  0.225601757116
eta  =  0.578585727719
hl_amp_ratio  =  0.690006254941
kurtosis  =  0.630995722677
n_points  =  234
period  =  0.489001191014
period_SNR  =  19.2168377099
period_log10FAP  =  -13.8756649759
period_uncertainty  =  8.07776891731e-05
phase_cusum  =  0.204010285979
phase_eta  =  0.835334771585
phi21  =  -2.63374962356
phi31  =  -2.02871508183
quartile31  =  0.46
r21  =  0.573161883261
r31  =  0.411767370044
shapiro_w  =  0.948610901833
skewness  =  -0.856346140957
slope_per10  =  -0.0475966042517
slope_per90  =  0.118651686838
stetson_k  =  0.769594507058
weighted_mean  =  12.2424305061
weighted_std  =  0.329848679073
