-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.39


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  2.56377458828
cusum  =  0.401965204496
eta  =  0.599275593477
hl_amp_ratio  =  1.38231856462
kurtosis  =  -1.7951641987
n_points  =  25
period  =  0.0608605371061
period_SNR  =  5.60088282813
period_log10FAP  =  -0.0287499331667
period_uncertainty  =  1.21730001128e-06
phase_cusum  =  0.377170600092
phase_eta  =  0.715920911462
phi21  =  -0.373761693359
phi31  =  1.27009371139
quartile31  =  4.56
r21  =  0.165822476078
r31  =  0.0481062476003
shapiro_w  =  0.799150586128
skewness  =  0.0601938319303
slope_per10  =  -0.00883296348799
slope_per90  =  0.0430969244762
stetson_k  =  0.938400486512
weighted_mean  =  10.9839597315
weighted_std  =  2.2165463246
