-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.36


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.227892450482
cusum  =  0.127232314692
eta  =  0.770625924232
hl_amp_ratio  =  0.577117172323
kurtosis  =  -1.31199236833
n_points  =  265
period  =  0.380491805912
period_SNR  =  42.1993276611
period_log10FAP  =  -34.0264493632
period_uncertainty  =  4.44209174945e-05
phase_cusum  =  0.253510552519
phase_eta  =  0.564849789389
phi21  =  -0.925497582984
phi31  =  -0.903519303634
quartile31  =  0.36
r21  =  0.121829235731
r31  =  0.0929608224509
shapiro_w  =  0.919605612755
skewness  =  -0.24737760791
slope_per10  =  -0.1058587398
slope_per90  =  0.093958275306
stetson_k  =  0.860900368399
weighted_mean  =  12.8522920734
weighted_std  =  0.189421266123
