-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.35177855127
cusum  =  0.201532250329
eta  =  0.639644947219
hl_amp_ratio  =  0.759585044361
kurtosis  =  -0.173818220664
n_points  =  111
period  =  0.478583711582
period_SNR  =  16.2962254891
period_log10FAP  =  -9.70515515605
period_uncertainty  =  6.6107289276e-05
phase_cusum  =  0.333439033841
phase_eta  =  0.474718532005
phi21  =  3.13024101328
phi31  =  4.60940934481
quartile31  =  0.335
r21  =  0.324042971658
r31  =  0.390938312364
shapiro_w  =  0.943302094936
skewness  =  -0.684537806706
slope_per10  =  -0.119805303557
slope_per90  =  0.312500000776
stetson_k  =  0.761693408737
weighted_mean  =  15.1481493542
weighted_std  =  0.253941054223
