-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.75


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.322086401555
cusum  =  0.17717396721
eta  =  0.877850212463
hl_amp_ratio  =  0.254740306059
kurtosis  =  0.303723690023
n_points  =  107
period  =  0.519210072133
period_SNR  =  18.6725519132
period_log10FAP  =  -8.81466694485
period_uncertainty  =  8.00311492655e-05
phase_cusum  =  0.238555966903
phase_eta  =  0.637700556158
phi21  =  3.65569402926
phi31  =  4.53649665298
quartile31  =  0.395
r21  =  0.442630548523
r31  =  0.195417039992
shapiro_w  =  0.847088456154
skewness  =  -1.13294858975
slope_per10  =  -0.258211708677
slope_per90  =  0.62052312268
stetson_k  =  0.646134246333
weighted_mean  =  13.0844614479
weighted_std  =  0.285609106366
