-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.37


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.281535867249
cusum  =  0.127975205416
eta  =  0.766727398018
hl_amp_ratio  =  0.604867135216
kurtosis  =  -0.642837258988
n_points  =  331
period  =  1.25642423577
period_SNR  =  34.5197041565
period_log10FAP  =  -27.3479328972
period_uncertainty  =  0.000527097380884
phase_cusum  =  0.189359561073
phase_eta  =  0.761936917454
phi21  =  -2.59008461835
phi31  =  -4.00960332451
quartile31  =  0.43
r21  =  0.420559127125
r31  =  0.0547996551541
shapiro_w  =  0.957837402821
skewness  =  -0.508440559073
slope_per10  =  -0.0924274008589
slope_per90  =  0.196899997536
stetson_k  =  0.802975021432
weighted_mean  =  15.1337886479
weighted_std  =  0.280407130504
